-- Seed data for PostgreSQL

-- Default owner (password: [REDACTED]
INSERT INTO users (login, password_hash, role, full_name, is_active)
VALUES ('owner', '$2b$12$LJ3m4ys3Lk8KqJqKqKqKqO5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', 'owner', 'System Owner', TRUE)
ON CONFLICT (login) DO NOTHING;

-- Formula coefficients
INSERT INTO formula_coefficients (key, value, description, formula_ref) VALUES
('risk_score.no_archive', 25, 'Нет архива видеонаблюдения', 'calc_risk_score()'),
('risk_score.no_power_backup', 20, 'Нет резервного питания', 'calc_risk_score()'),
('risk_score.no_regulations', 15, 'Нет регламента обслуживания', 'calc_risk_score()'),
('risk_score.system_failures', 20, 'Частые сбои систем', 'calc_risk_score()'),
('risk_score.no_documentation', 10, 'Нет документации', 'calc_risk_score()'),
('risk_score.bound_low', 20, 'Граница низкого риска', 'risk_label()'),
('risk_score.bound_medium', 50, 'Граница среднего риска', 'risk_label()'),
('risk_score.bound_high', 75, 'Граница высокого риска', 'risk_label()'),
('risk_multiplier.low', 1.0, 'Множитель низкого риска (0-20)', 'risk_multiplier()'),
('risk_multiplier.medium', 1.3, 'Множитель среднего риска (21-50)', 'risk_multiplier()'),
('risk_multiplier.high', 1.6, 'Множитель высокого риска (51-75)', 'risk_multiplier()'),
('risk_multiplier.critical', 2.0, 'Множитель критического риска (76-100)', 'risk_multiplier()'),
('complexity.video_0_20', 10, 'Видеонаблюдение до 20 камер', 'calc_complexity()'),
('complexity.video_20_100', 20, 'Видеонаблюдение 20-100 камер', 'calc_complexity()'),
('complexity.video_100plus', 35, 'Видеонаблюдение 100+ камер', 'calc_complexity()'),
('complexity.access_0_5', 10, 'СКУД до 5 точек', 'calc_complexity()'),
('complexity.access_5_20', 20, 'СКУД 5-20 точек', 'calc_complexity()'),
('complexity.access_20plus', 30, 'СКУД 20+ точек', 'calc_complexity()'),
('complexity.fire_simple', 15, 'Пожарная сигнализация простая', 'calc_complexity()'),
('complexity.fire_medium', 25, 'Пожарная сигнализация средняя', 'calc_complexity()'),
('complexity.fire_complex', 40, 'Пожарная сигнализация сложная (>5000 м²)', 'calc_complexity()'),
('complexity.it', 10, 'IT-инфраструктура', 'calc_complexity()'),
('infra.server_none', 15, 'Нет сервера', 'calc_infrastructure_load()'),
('infra.server_weak', 10, 'Слабый сервер', 'calc_infrastructure_load()'),
('infra.network_unstable', 20, 'Нестабильная сеть', 'calc_infrastructure_load()'),
('infra.network_partial', 10, 'Частичная сеть', 'calc_infrastructure_load()'),
('infra.power_none', 20, 'Нет UPS', 'calc_infrastructure_load()'),
('infra.power_weak', 10, 'Слабый UPS', 'calc_infrastructure_load()'),
('history.none', 30, 'Нет обслуживания', 'calc_service_history()'),
('history.irregular', 20, 'Нерегулярное обслуживание', 'calc_service_history()'),
('history.formal', 10, 'Формальный подрядчик', 'calc_service_history()'),
('history.sla', 0, 'Есть SLA', 'calc_service_history()'),
('object_index.risk_weight', 0.4, 'Вес Risk Score', 'calc_object_index()'),
('object_index.complexity_weight', 0.3, 'Вес Complexity', 'calc_object_index()'),
('object_index.infra_weight', 0.2, 'Вес Infra Load', 'calc_object_index()'),
('object_index.history_weight', 0.1, 'Вес Service History', 'calc_object_index()'),
('sla_price.base_cost', 15000, 'Базовая стоимость инженера', 'calc_sla_price()'),
('sla_price.region_default', 1.0, 'Региональный коэффициент по умолчанию', 'calc_sla_price()'),
('engineer.score.sla_weight', 0.25, 'Вес SLA Compliance', 'calc_engineer_score()'),
('engineer.score.response_weight', 0.20, 'Вес Response Time', 'calc_engineer_score()'),
('engineer.score.resolution_weight', 0.20, 'Вес Resolution Time', 'calc_engineer_score()'),
('engineer.score.diagnosis_weight', 0.15, 'Вес Diagnosis Accuracy', 'calc_engineer_score()'),
('engineer.score.reopen_weight', 0.10, 'Вес Reopen Rate', 'calc_engineer_score()'),
('engineer.score.risk_coverage_weight', 0.10, 'Вес Risk Coverage', 'calc_engineer_score()'),
('engineer.grade.senior', 90, 'Граница Senior', 'engineer_grade()'),
('engineer.grade.strong', 80, 'Граница Strong', 'engineer_grade()'),
('engineer.grade.middle', 70, 'Граница Middle', 'engineer_grade()'),
('ecs.sla_weight', 0.30, 'Вес SLA Control', 'calc_engineer_control_score()'),
('ecs.task_dist_weight', 0.25, 'Вес Task Distribution', 'calc_engineer_control_score()'),
('ecs.incident_red_weight', 0.20, 'Вес Incident Reduction', 'calc_engineer_control_score()'),
('ecs.team_perf_weight', 0.15, 'Вес Team Performance', 'calc_engineer_control_score()'),
('ecs.response_coord_weight', 0.10, 'Вес Response Coordination', 'calc_engineer_control_score()'),
('shs.sla_stability_weight', 0.22, 'Вес SLA Stability', 'calc_shs()'),
('shs.revenue_stability_weight', 0.18, 'Вес Revenue Stability', 'calc_shs()'),
('shs.retention_weight', 0.18, 'Вес Retention', 'calc_shs()'),
('shs.engineer_perf_weight', 0.15, 'Вес Engineer Performance', 'calc_shs()'),
('shs.incident_stability_weight', 0.12, 'Вес Incident Stability', 'calc_shs()'),
('shs.sales_flow_weight', 0.10, 'Вес Sales Flow', 'calc_shs()'),
('shs.operational_eff_weight', 0.05, 'Вес Operational Efficiency', 'calc_shs()'),
('shs.zone_growth', 85, 'Граница зоны Growth', 'shs_status(), shs_zone()'),
('shs.zone_stable', 70, 'Граница зоны Stable', 'shs_status(), shs_zone()'),
('shs.zone_risk', 50, 'Граница зоны Risk', 'shs_status(), shs_zone()'),
('shs.delta_warning', 5, 'Порог предупреждения ΔSHS', 'shs_delta()'),
('shs.delta_critical', 10, 'Порог критического ΔSHS', 'shs_delta()'),
('ceo_shs.mrr_weight', 0.25, 'Вес MRR Growth', 'calc_ceo_shs()'),
('ceo_shs.sla_weight', 0.20, 'Вес SLA Compliance', 'calc_ceo_shs()'),
('ceo_shs.retention_weight', 0.20, 'Вес Retention', 'calc_ceo_shs()'),
('ceo_shs.productivity_weight', 0.15, 'Вес Productivity', 'calc_ceo_shs()'),
('ceo_shs.conversion_weight', 0.10, 'Вес Conversion', 'calc_ceo_shs()'),
('ceo_shs.incident_weight', 0.10, 'Вес Incident Stability', 'calc_ceo_shs()'),
('ssi.breach_severity_p1', 1.0, 'Severity P1', 'calc_breach_severity()'),
('ssi.breach_severity_p2', 0.5, 'Severity P2', 'calc_breach_severity()'),
('ssi.breach_severity_p3', 0.2, 'Severity P3', 'calc_breach_severity()'),
('isi.severity_p1', 1.0, 'Severity P1', 'calc_incident_stability_index()'),
('isi.severity_p2', 0.5, 'Severity P2', 'calc_incident_stability_index()'),
('isi.severity_p3', 0.2, 'Severity P3', 'calc_incident_stability_index()'),
('rules.shs_threshold', 70, 'Порог SHS', 'check_automation_rules()'),
('rules.sla_threshold', 90, 'Порог SLA Compliance', 'check_automation_rules()'),
('rules.retention_threshold', 90, 'Порог Retention', 'check_automation_rules()'),
('bonus.score_90plus', 90, 'Граница премии 90+', 'calc_bonus_percent()'),
('bonus.score_80_89', 80, 'Граница премии 80-89', 'calc_bonus_percent()'),
('bonus.premium_90plus', 20, 'Премия при Score >= 90 (%)', 'calc_bonus_percent()'),
('bonus.premium_80_89', 10, 'Премия при Score 80-89 (%)', 'calc_bonus_percent()'),
('bonus.premium_below_80', 0, 'Премия при Score < 80 (%)', 'calc_bonus_percent()'),
('retention.key_client_penalty', 0.1, 'Штраф за потерю ключевого клиента', 'calc_retention_key_client()')
ON CONFLICT (key) DO NOTHING;

-- Cases
INSERT INTO cases (title, text, effect, sort_order) VALUES
('Склад крупной торговой сети', 'Выявлено: слепые зоны в зонах разгрузки, недостаточное разрешение камер в зонах погрузки/разгрузки. Одна камера не исправна, у двух не настроена запись.', 'предотвращение убытков на сумму более 5 млн рублей в год.', 1),
('Производство пищевых продуктов', 'Неправильная настройка СКУД позволяла несанкционированный доступ в производственные помещения, создавая риск нарушения норм СанПин.', 'снижение риска порчи продукции и утечки конфиденциальной информации.', 2),
('Банковский офис', 'Недостатки в системе ОПС приводили к невозможности срабатывания или задержкам в реагировании при ЧП.', 'сокращение рисков утраты имущества и ценностей, повышение уровня безопасности.', 3),
('Торгово-развлекательный центр', 'Метод «Тайный покупатель» выявил: охрана не реагирует на срабатывание металлодетекторов, оставляет посты без присмотра. Камеры на парковке не охватывают часть машиномест.', 'снижение риска краж, повышение дисциплины службы охраны.', 4),
('Гостиница', 'СКУД не синхронизирована с системой бронирования — доступ в занятые номера. ОПС в части номеров отключена. Видеокамеры имеют мёртвые зоны.', 'устранение репутационных рисков и риска хищения личных вещей гостей.', 5),
('Логистический центр', 'Отсутствие видеоконтроля на участках приёмки и отгрузки приводило к систематическим хищениям. СКУД на въезде не фиксирует данные транспортных средств.', 'сокращение потерь товара на 15%.', 6)
ON CONFLICT DO NOTHING;

-- Questionnaire items
INSERT INTO questionnaire_items (step, section, question_key, label, type, options, required, sort_order, help_text) VALUES
(1, 'Коммерческий профиль объекта', 'object_name', 'Название организации / объекта', 'text', NULL, TRUE, 1, ''),
(1, 'Коммерческий профиль объекта', 'object_type', 'Тип объекта', 'select', '["","Гостиница","Склад","Производство","ТЦ","Офис","БЦ","Медицина","Образование","Другое"]', FALSE, 2, ''),
(1, 'Коммерческий профиль объекта', 'address', 'Адрес объекта', 'text', NULL, FALSE, 3, ''),
(1, 'Коммерческий профиль объекта', 'area', 'Площадь (м²)', 'number', NULL, FALSE, 4, ''),
(1, 'Коммерческий профиль объекта', 'employees', 'Количество сотрудников', 'number', NULL, FALSE, 5, ''),
(1, 'Коммерческий профиль объекта', 'contact_person', 'Контактное лицо', 'text', NULL, FALSE, 6, ''),
(1, 'Коммерческий профиль объекта', 'contact_phone', 'Телефон', 'text', NULL, FALSE, 7, ''),
(1, 'Коммерческий профиль объекта', 'region_factor', 'Региональный коэффициент', 'select', '{"1.0":"Краснодар (1.0)","1.1":"Краснодарский край (1.1)","1.3":"РФ (1.3)","1.6":"РФ удалённые (1.6)","1.8":"Москва (1.8)"}', FALSE, 8, ''),
(2, 'Видеонаблюдение', 'has_video', 'Есть система видеонаблюдения?', 'radio', '{"1":"Да","0":"Нет"}', FALSE, 1, ''),
(2, 'Видеонаблюдение', 'camera_count', 'Количество камер', 'number', NULL, FALSE, 2, ''),
(2, 'Видеонаблюдение', 'video_type', 'Тип системы', 'select', '["","ip","analog","mixed"]', FALSE, 3, ''),
(2, 'Видеонаблюдение', 'archive_depth', 'Глубина архива', 'select', '{"7":"7 дней","14":"14 дней","30":"30+ дней"}', FALSE, 4, ''),
(2, 'СКУД', 'has_acs', 'Есть система СКУД?', 'radio', '{"1":"Да","0":"Нет"}', FALSE, 5, ''),
(2, 'СКУД', 'access_points', 'Точек доступа', 'number', NULL, FALSE, 6, ''),
(2, 'СКУД', 'acs_vendor', 'Производитель СКУД', 'text', NULL, FALSE, 7, ''),
(2, 'Пожарная сигнализация', 'has_fire', 'Есть пожарная сигнализация?', 'radio', '{"1":"Да","0":"Нет"}', FALSE, 8, ''),
(2, 'Пожарная сигнализация', 'fire_type', 'Сложность системы', 'select', '{"simple":"Простая","medium":"Средняя","complex":"Сложная (>5000 м²)"}', FALSE, 9, ''),
(2, 'Инфраструктура', 'server_state', 'Состояние сервера', 'select', '{"ok":"Нормальный","weak":"Слабый","none":"Нет"}', FALSE, 10, ''),
(2, 'Инфраструктура', 'network_state', 'Состояние сети', 'select', '{"stable":"Стабильная","partial":"Частично","unstable":"Нестабильная"}', FALSE, 11, ''),
(2, 'Инфраструктура', 'power_state', 'Электропитание (UPS)', 'select', '{"ok":"Нормальное","weak":"Слабый UPS","none":"Нет UPS"}', FALSE, 12, ''),
(3, 'Эксплуатационная модель', 'service_state', 'Как обслуживается объект сейчас?', 'select', '{"none":"Не обслуживается","irregular":"Нерегулярно","formal":"Формальный подрядчик","sla":"Есть SLA"}', FALSE, 1, ''),
(3, 'Эксплуатационная модель', 'has_regulations', 'Есть ли регламент?', 'checkbox', NULL, FALSE, 2, ''),
(3, 'Эксплуатационная модель', 'problems', 'Отметьте частые проблемы', 'checkbox', '["Не работают камеры","Пропадает архив","Зависает СКУД","Ошибки пожарки","Нет реакции подрядчика","Нет понимания состояния систем"]', FALSE, 3, ''),
(3, 'Эксплуатационная модель', 'resolution_time', 'Среднее время устранения', 'select', '{"2h":"До 2 часов","24h":"До суток","days":"Несколько дней"}', FALSE, 4, ''),
(3, 'Эксплуатационная модель', 'controller', 'Кто контролирует систему?', 'select', '{"engineer":"Штатный инженер","contractor":"Подрядчик","nobody":"Никто"}', FALSE, 5, ''),
(4, 'Risk Assessment', 'no_archive', 'Нет архива видеонаблюдения (+25)', 'checkbox', NULL, FALSE, 1, ''),
(4, 'Risk Assessment', 'no_power', 'Нет резервного питания (+20)', 'checkbox', NULL, FALSE, 2, ''),
(4, 'Risk Assessment', 'no_regulations', 'Нет регламента обслуживания (+15)', 'checkbox', NULL, FALSE, 3, ''),
(4, 'Risk Assessment', 'frequent_failures', 'Частые сбои систем (+20)', 'checkbox', NULL, FALSE, 4, ''),
(4, 'Risk Assessment', 'no_documentation', 'Нет документации (+10)', 'checkbox', NULL, FALSE, 5, ''),
(4, 'Risk Assessment', 'consequences', 'Потенциальные последствия', 'checkbox', '["loss_of_evidence","shutdown","fines","no_investigation","access_fail"]', FALSE, 6, ''),
(4, 'Risk Assessment', 'confidence', 'Уровень уверенности в системе', 'select', '{"high":"Высокая","medium":"Средняя","low":"Низкая"}', FALSE, 7, ''),
(5, 'Расчёт SLA', 'sla_level', 'Предпочтительный уровень обслуживания', 'select', '{"start":"Базовый (Start SLA)","business":"Стандарт (Business SLA)","enterprise":"Расширенный (Enterprise SLA)"}', FALSE, 1, ''),
(5, 'Расчёт SLA', 'visit_frequency', 'Интенсивность обслуживания', 'select', '{"1":"1 выезд / мес","2":"2 выезда / мес","incident":"По инцидентам"}', FALSE, 2, ''),
(5, 'Расчёт SLA', 'reaction_time', 'Требуемое время реакции', 'select', '{"24":"24 часа","4":"4 часа","2":"2 часа"}', FALSE, 3, ''),
(5, 'Расчёт SLA', 'extra_247', '24/7 поддержка', 'checkbox', NULL, FALSE, 4, ''),
(5, 'Расчёт SLA', 'extra_emergency', 'Аварийные выезды', 'checkbox', NULL, FALSE, 5, ''),
(5, 'Расчёт SLA', 'extra_audit', 'Аудит', 'checkbox', NULL, FALSE, 6, ''),
(5, 'Расчёт SLA', 'extra_docs', 'Документация', 'checkbox', NULL, FALSE, 7, ''),
(5, 'Расчёт SLA', 'extra_contractors', 'Контроль подрядчиков', 'checkbox', NULL, FALSE, 8, '')
ON CONFLICT (question_key) DO NOTHING;
